# Global environment definitions for the CTIO package.

set	ctiobin		= "ctio$bin(arch)/"
#set	ctiobin		= "ctio$bin/"
set	pkgbin		= "ctiobin$"
set	pkglibs		= "ctio$lib/"

keep
