# Global environment definitions for the GMISC packages.

reset	gmiscbin		= "gmisc$bin(arch)/"
reset	gmisclib		= "gmisc$lib/"
reset	noaobin			= "noao$bin(arch)/"
reset	noaolib			= "noao$lib/"
reset	pkglibs			= "gmiscbin$,gmisclib$,noaobin$,noaolib$"

keep
