# Global environment definitions for the IMMATCHX packages.

set	pkglibs			= "immatchx$bin(arch)/,immatchx$lib/"
set	immatchxbin		= "immatchx$bin(arch)/"
set	immatchxlib		= "immatchx$lib/"

keep
