# Global environment definitions for the MXTOOLS packages.

reset	mxtoolsbin		= "mxtools$bin(arch)/"
reset	mxtoolslib		= "mxtools$lib/"
reset	pkglibs			= "mxtoolsbin$,mxtoolslib$,noaobin$,noaolib$"

keep
