# Global environment definitions for the XDIMSUM package.

reset	pkglibs			= "xdimsum$bin(arch)/,xdimsum$lib/"
reset	xdimsumbin		= "xdimsum$bin(arch)/"
reset	xdimsumlib		= "xdimsum$lib/"

keep
