# Global environment definitions for the NMISC packages.

reset	pkglibs			= "nmisc$bin(arch)/,nmisc$lib/"
reset	nmiscbin		= "nmisc$bin(arch)/"
reset	nmisclib		= "nmisc$lib/"

keep
