xxtools
# Interface definition file for IRAF XTOOLS library
# 15 January 1999 - M. De La Pena: Initial version of XTOOLS interface.
# 07 July 1999 - M.D. De La Pena: Added isdirectory interface.

# Relative to directory /usr/ra/irafx/pkg/xtools/

/h/# include <c_iraf.h>
/h/

# XTOOLS includes and private routines
/c/# include <xxtools.h>
/c/# include <c_iraf_priv.h>
/c/# include <stdlib.h>
/c/

ranges.x:int procedure decode_ranges (range_string:i, ranges:o, max_ranges:i, nvalues:o)
ranges.x:int procedure get_next_number (ranges:i, number)
ranges.x:int procedure get_previous_number (ranges:i, number)
ranges.x:bool procedure is_in_range (ranges:i, number:i)
isdir.x:int procedure isdirectory (vfn:i, pathname:o, maxch:i)
